eigenimage 1 {+ve} eigenimage 1 {-ve}

0 20 40 60 80 100

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

time {volume image}

Component score ___ and movement ._._.

Eigenimage 1 - 57.2 percent of variance